
\section{Layer 5}


\subsection{JTAG Cables}

\jtagimageodd

%\includegraphics[width=\textwidth]{jtag_odd.pdf}

\vspace{2mm}

\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 - S4   & S4 - S3  & S3 - S2  & S2 - S1  & S1 - S0  & S0 - \\
\hline
from L4 & 245\,cm  & 180\,cm  & 245\,cm  & 245\,cm  & from L4 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\subsection{DCS Board Cables}

\begin{center}
\begin{tabular}{|r|c|c|c|c|c|}
  \hline
  \hspace{15mm}   & S0      & S1      & S2      & S3      & S4      \\
  \hline
  Power           & 800\,cm & 650\,cm & 500\,cm & 390\,cm & 240\,cm \\
  \hline
  Ethernet        & 215\,cm & 365\,cm & 495\,cm & 365\,cm & 215\,cm \\
  \hspace{15mm}   & blue    & green   & red     & yellow  & black   \\
  \cline{2-6}
  & \multicolumn{3}{c|} {to RB-24 / A-Side} 
  & \multicolumn{2}{c|} {to RB-26 / C-Side} \\ 
  \hline
  LV sensing wire & 230\,cm & 255\,cm & \multicolumn{3}{c|} {}  \\
  \hline
\end{tabular}
\end{center}


